var_jahr

Start

StartFeiertag

Abstand

StartWt

AbstandWt

Start2

Start2Wt

var_Monat var_mjahr

FormatWt

FormatWt6

FormatWt7

FormatFeiertag

FormatFeiertagWt

FormatFeiertagNum

FormatWtNum

FormatWtNum6

FormatWtNum7